 - clone of https://github.com/joeycastillo/Sensor-Watch</title>
<meta name='generator' content='cgit v1.2.3'/>
<meta name='robots' content='index, nofollow'/>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='/cgit.css'/>
<link rel='shortcut icon' href='/favicon.ico'/>
<link rel='alternate' title='Atom feed' href='http://git.panaceas.org/cgit/time/Sensor-Watch/atom/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main' type='application/atom+xml'/>
<link rel='vcs-git' href='git://git.panaceas.org/time/Sensor-Watch' title='time/Sensor-Watch Git repository'/>
<link rel='vcs-git' href='ssh://git@git.panaceas.org/git/time/Sensor-Watch' title='time/Sensor-Watch Git repository'/>
</head>
<body>
<div id='cgit'><table id='header'>
<tr>
<td class='logo' rowspan='2'><a href='/cgit/'><img src='/cgit.png' alt='cgit logo'/></a></td>
<td class='main'><a href='/cgit/'>index</a> : <a title='time/Sensor-Watch' href='/cgit/time/Sensor-Watch/'>time/Sensor-Watch</a></td><td class='form'><form method='get'>
<input type='hidden' name='id' value='eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'/><select name='h' onchange='this.form.submit();'>
<option value='default-handler'>default-handler</option>
<option value='gh-pages'>gh-pages</option>
<option value='halloween'>halloween</option>
<option value='main' selected='selected'>main</option>
<option value='movement-timer-stuff'>movement-timer-stuff</option>
<option value='newboards'>newboards</option>
<option value='newboards2'>newboards2</option>
<option value='randonaut-and-geomancy'>randonaut-and-geomancy</option>
<option value='sensor-face-improvements'>sensor-face-improvements</option>
<option value='time-refactor'>time-refactor</option>
<option value='totp-lfs'>totp-lfs</option>
<option value='usb-msc'>usb-msc</option>
<option value='wip-lightsensor'>wip-lightsensor</option>
<option value='wryun-make-starter-proj-work-in-simulator'>wryun-make-starter-proj-work-in-simulator</option>
</select> <input type='submit' value='switch'/></form></td></tr>
<tr><td class='sub'>clone of https://github.com/joeycastillo/Sensor-Watch</td><td class='sub right'></td></tr></table>
<table class='tabs'><tr><td>
<a href='/cgit/time/Sensor-Watch/?h=main'>summary</a><a href='/cgit/time/Sensor-Watch/refs/?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>refs</a><a href='/cgit/time/Sensor-Watch/log/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main'>log</a><a class='active' href='/cgit/time/Sensor-Watch/tree/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>tree</a><a href='/cgit/time/Sensor-Watch/commit/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>commit</a><a href='/cgit/time/Sensor-Watch/diff/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>diff</a><a href='/cgit/time/Sensor-Watch/stats/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main'>stats</a></td><td class='form'><form class='right' method='get' action='/cgit/time/Sensor-Watch/log/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md'>
<input type='hidden' name='h' value='main'/><input type='hidden' name='id' value='eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'/><select name='qt'>
<option value='grep'>log msg</option>
<option value='author'>author</option>
<option value='committer'>committer</option>
<option value='range'>range</option>
</select>
<input class='txt' type='search' size='10' name='q' value=''/>
<input type='submit' value='search'/>
</form>
</td></tr></table>
<div class='path'>path: <a href='/cgit/time/Sensor-Watch/tree/?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>root</a>/<a href='/cgit/time/Sensor-Watch/tree/tinyusb?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>tinyusb</a>/<a href='/cgit/time/Sensor-Watch/tree/tinyusb/hw?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>hw</a>/<a href='/cgit/time/Sensor-Watch/tree/tinyusb/hw/mcu?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>mcu</a>/<a href='/cgit/time/Sensor-Watch/tree/tinyusb/hw/mcu/dialog?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>dialog</a>/<a href='/cgit/time/Sensor-Watch/tree/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>README.md</a></div><div class='content'>blob: 69676f0815c7c7a26e9864413d7e222f9bc86b46 (<a href='/cgit/time/Sensor-Watch/plain/tinyusb/hw/mcu/dialog/README.md?h=main&amp;id=eb66b67e8ea37f841105c31243c641a7382465d2'>plain</a>)
<table summary='blob content' class='blob'>
<tr><td class='linenumbers'><pre><a id='n1' href='#n1'>1</a>
<a id='n2' href='#n2'>2</a>
<a id='n3' href='#n3'>3</a>
<a id='n4' href='#n4'>4</a>
<a id='n5' href='#n5'>5</a>
<a id='n6' href='#n6'>6</a>
<a id='n7' href='#n7'>7</a>
<a id='n8' href='#n8'>8</a>
<a id='n9' href='#n9'>9</a>
</pre></td>
<td class='lines'><pre><code>