From a734face3a200a6704342e61466ca85fc0c732b0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Claire Xenia Wolf <claire@clairexen.net>
Date: Wed, 9 Jun 2021 12:33:41 +0200
Subject: More deadname stuff

---
 manual/manual.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'manual/manual.tex')

diff --git a/manual/manual.tex b/manual/manual.tex
index dac8b1000..1914df989 100644
--- a/manual/manual.tex
+++ b/manual/manual.tex
@@ -51,7 +51,7 @@
 % Hyperlinks
 \usepackage[colorlinks,hyperindex,plainpages=false,%
 pdftitle={Yosys Manual},%
-pdfauthor={Clifford Wolf},%
+pdfauthor={Claire Xenia Wolf},%
 %pdfkeywords={keyword},%
 pdfpagelabels,%
 pagebackref,%
@@ -137,7 +137,7 @@ bookmarksopen=false%
 \bf\Huge Yosys Manual
 
 \bigskip
-\large Clifford Wolf
+\large Claire Xenia Wolf
 \end{center}
 
 \vfil\null
-- 
cgit v1.2.3

